Fig. 1 – Taux de croissance linéaire de l’énergie magnétique en fonction du log R^m. Les runs sont représentés par différents symboles: cas (a) avec code périodique général par des carrés pour k_0 = 1 et R^v = 14.3; runs avec code TG symétrique: (b) par des cercles pour k_0 = 1 et R^v = 14.3; (c) par des losanges pour k_0 = 1 et R^v = 51; (d) par des triangles inversés pour k_0 = 3 et R^v = 12.75; (e) par des triangles pour k_0 = 3 et R^v = 27.75; (f) par des triangles couchés pour k_0 = 3 et R^v = 88; (g) par des croix pour k_0 = 3 et R^v = 196.

Fig. 2 – Structures 3D du champ magnétique poussant dans le run TG symétrique k_0 = 3, R^v = 27.75 et R^m = 83.25 à différents instants (t=23.7 à gauche, t=33.7 à droite). Les 30000 vecteurs de normes les plus grandes sont représentés par des bâtonnets.