Fig. 1 – Ecoulements instantanés -

Lref = 1:45^{Fig. 2 – Ecoulements instantanés -}

Lref = 7:25

Fig. 3 – Spectre de la POD

Fig. 4 – Fonctions propres pour 3eme mode vertical- L_{ref} = 1:45

Fig. 5 – Fonctions propres pour 3eme mode vertical- L_{ref} = 7:25