                                    Fig.2 configuration  FZ

                                                   Stationnaire

                     Oscillant (déstabilisation hydrodynamique)
                     Oscillant (déstabilisation hydro-thermale)

     Fig.4 transition vers l’instationnarité,
     cas fortement régularisé

     Fig.1 Axisymétrie

                                                                                          1/2

                                                                                               -1/2

                                                                                    T=T+

                                                                                     T=T-

                                                                              z

                                                                                                 r

                                                                                                                        1

                                                                               0

                                                                                                                        adiabatique

                                                                                                           liquide

                                                                                                               solide

                                                                                                                solide
surface

libre

                                                                       Fig.3 configuration  DC

                                                          Fig.5 effet de l’échelle axiale de la
                                                          régularisation sur le maximum de la
                                                          vorticité, cas Ma=1000,Pr=1

     Fig.6 Diagramme de bifurcation, Manc=57, Maf=100.
                                                            Fig.7 lignes de courant de
                                                            l’écoulement asymétrique (haut)
                                                            et symétrique (bas).

                    Stationnaire stable

                    Stationnaire instable

     Bifurcation
     noeud-col

                                        Bifurcation fourche

                                              Nombre de
                                              Marangoni

Ma

                            Pr ω