Labos nb. de phonèmes Correct (%) Précision (%) Phrases correctes (%) Lab. A 83841 97.1 93.0 21.2 Lab. B 84250 94.9 (*) 94.4 (*) 53.2 Lab. C 85850 97.7 97.3 57.7 Lab. D 85554 98.4 97.8 59.6 Lab. E 86338 99.2 (*) 98.8 (*) 69.0 Lab. F 86205 99.2 98.7 72.1 Lab. G 86938 99.3 99.0 76.0 Lab. H 86047 99.6 99.5 89.1

Tab. 1 – Performances globales de 8 systèmes Pour chacun des systèmes, cette table donne le nombre total des phonèmes prédits, l’exactitude et la précision au niveau des phonèmes et des phrases.

(*) Ces chiffres sous-estiment les performance de ce système, pour des problèmes de formatage mal résolus au moment des tests.

Labos Labo. B Labo. C Labo. D Labo. F Labo. G Labo. H noms propres 180 (9.6) 296 (24.0) 204 (22.7) 113 (15.2) 168 (25.6) 131 (49.4) acronymes 105 (5.6) 30 (2.4) 73 (8.1) 15 (2.0) 11 (1.7) 7 (2.6) nombres & symboles 113 (6.0) 157 (12.7) 55 (6.1) 90 (12.1) 50 (7.6) 30 (11.3) autres 1469 (78.7) 752 (60.9) 565 (63.0) 526 (70.7) 428 (65.1) 97 (36.6) Total 1867 1235 852 744 657 265

Tab. 2 – Distribution des erreurs par catégories des mots pour 6 systèmes Cette table montre le nombre absolu d’erreurs et le pourcentage correspondant, pour chacun des systèmes et pour chaque catégorie de mot.

Labos Labo. B Labo. C Labo. D Labo. F Labo. G Labo. H mot d’emprunt 77 (4.1) 52 (4.2) 129 (15.1) 97 (13.0) 89 (13.5) 103 (38.9) liaison 111 (5.9) 123 (10.0) 76 (8.9) 49 (6.6) 38 (5.8) 15 (5.7) schwa 493 (26.4) 374 (30.3) 134 (15.7) 46 (6.2) 91 (13.9) 3 (1.1) homographe hétérophone

98 (5.2) 47 (3.8) 34 (4.0) 90 (12.1) 7 (1.1) 19 (7.2)

faute de frappe 116 (6.2) 78 (6.3) 14 (1.6) 15 (2.0) 38 (5.7) 15 (5.7) pré traitement 537 (28.8) 187 (15.1) 79 (9.3) 19 (2.6) 26 (4.3) 53 (20.0) ambiguïté morphologique

197 (10.6) 1 (0.1) 15 (1.8) 8 (1.1) 2 (0.3) 6 (2.3)

autre 238 (12.7) 373 (30.2) 371 (43.5) 420 (56.4) 366 (55.7) 51 (19.2)

Tab. 3 – Typologie des erreurs pour 6 systèmes Cette table montre le nombre absolu d’erreurs et le pourcentage correspondant pour chacun des systèmes et pour chaque type d’erreur.

cfl LIMSI-CNRS