Figure 1: Tube à choc : Iso-contours de la masse volumique (ρ) à un temps sans dimension t = 1, pour deux nombres de Reynolds Re = 200 (à gauche) et Re = 1000 (à droite) pour une résolution 501x251 (δx = 2. 10�^3) obtenus avec un schéma MUSCL (Minmod, 3 ème ordre).

Figure 2: Tube à choc : influence de la résolution sur la distribution de la masse volumique (ρ) le long de la paroi horizontale inférieure pour un nombre de Reynolds Re = 1000, à un temps sans dimension t = 1.

Figure 3: Tube à choc : influence des schémas de discrétisation des termes convectifs sur la distribution de la masse volumique (ρ) le long de la paroi horizontale inférieure pour un nombre de Reynolds Re = 1000, à un temps sans dimension t = 1.