Figure 1: Couche de mélange plane 3D, compressible (M_c = 0.64, Re = 3. 10^5) : évolution longitudinale de l’épaisseur de vorticité (δ_ω).

Figure 2: Couche de mélange plane 3D, compressible (M_c = 0.64, Re = 3. 10^5) : profils d’intensité de turbulence longitudinale ( √ < u”^2 >/(U_1 − U_2), à gauche) et de cisaillement turbulent (< u”v” > /(U_1 − U_2)^2, à droite) : —– L.E.S. ; • expériences ϕ_u ϕ_v ϕ_w

R_{uu} R_{vv} R_{ww}

Figure 3: Couche de mélange plane 3D, incompressible : comparaison dans le plan (τ, y) ou (−x, y) des corrélations spatio-temporelles mesurées expérimentalement R_{ii}(τ, y, y^0) (en bas) avec les corrélations spatiales obtenues à partir d’une POD scalaire effectuée sur les résultats L.E.S. en ne prenant en compte que les 200 premiers modes (en haut).