Fig. 1 – Mode propre le plus instable de l’opérateur d’évolution linéarisé pour Ra = 1:6 � 10^8.

Fig. 2 – Norme du mode propre le plus instable de l’adjoint de l’opérateur d’évolution linéarisé pour Ra = 1:6 � 10^8.

Fig. 3 – Position des points de forçage

Fig. 4 – Evolution temporelle de la température au point (0.48, 0.92) pour les trois forçages ; trait plein : position 1, trait pointillé long : position 2, trait pointillé court : position 3.