a) b)

Fig. 1 – a) Valeurs propres calculées par les méthodes E et I. La méthode I ne calcule pas les valeurs propres vedettes souhaitées mais plutot les valeurs propres les plus proches de zero. b) Valeurs propres calculées par les méthodes E, I_1 et I_2. La valeur propre vedette λ = 0.048 � 0.22i est calculée par la méthode I_1, mais pas par la méthode I_2, malgré le fait que s_2 ß λ.

a) b)

Fig. 2 – a) Partie réelle du vecteur propre vedette calculé par méthodes E et I_1 (mais pas par I_2). b) Partie réelle d’un autre vecteur propre calculé par les méthodes I_1 et I_2 (mais pas par E).