(Fig. a) : Géométrie et conditions aux limites Lignes de courant Isothermes (Fig. b) : Champ stationnaire (Ra = Ra_⌋ = 62504, Ma = 0)

(Fig. c) : Evolution des bifurcations dans le plan (Ma, Ra)

(Fig. d) : Diagramme de bifurcation des solutions stationnaires et périodiques avant Ra_{SN} b (Ma = 600)

(Fig. e) : Intermittence temporelle Ra = 34700 > Ra_{Hc} (Ma = 600)

(Fig. f) : Evolution des nombres de Marangoni critiques en fonction de n (Ra = 0)

Lignes de courant Isothermes (Fig. g) : Solution stationnaire marginale à la bifurcation fourche f (Ra = 0)

Lignes de courant Isothermes (Fig. h) : Solution stationnaire marginale à une bifurcation nœud-col SN^1 (Ra = 0)