Figure 1 - Réseau de cylindres d’écoulement darcéen isotrope.

L’écoulement non darcéen est anisotrope : les angles α et θ ne sont pas les mêmes.

Figure 2 - Evolution temporelle de l’angle α

Figure 3 - Evolution de l’angle α en fonction du nombre de Reynolds Re