Fig. 1 – Champs de température, pression, et fonction de courant (solution stationnaire) pour Ra= 10^6, Da = 10�^4.

Fig. 2 – Comparaison des profils à mi-hauteur (T, W ) pour les solutions analytique (γ = 16.05) et numérique, Ra= 10^6, Da = 10�^4.

Fig. 3 – Profils à mi-hauteur de température et de vitesse verticale, Ra= 10^6, Da = 10�^2, 10�^4, 10�^6.