Fig. 1 – Dispositif expérimental 1 - dispositif de régulation de température 2 - dewar 3 - bain d’azote 4 - fil 5 - prises de potentiel (U) 6 - amenées de courant (I) 7 - plaque d’epoxy 8 - fils de connexion

Fig. 2 – Courbe d’ébullition à température contrôlée

Fig. 3 – Courbe d’ébullition à tension contrôlée

Fig. 4 – Courbe d’ébullition à courant contrôlé