Figure 1. Paramffietres de l’onde de dťebit glottique. Le quotient d’ouverture O_q est le rapport de durťees entre la phase ouverte et la pťeriode T_0.

Figure 2. Estimation du quotient d’ouverture sur des sons synthťetiques. Les signaux sont obtenus par ^ltrage d’une onde de Klatt dans des ^ltres correspondant ffia 5 voyelles franÿcaises. Trait plein : quotient d’ouverture (variant de 0.4 ffia 0.83), pointillťe : valeur estimťee sur la source, tirets : valeur estimťee sur la source passťe dans les ^ltres de voyelles.

Figure 3. In~uence sur le quotient d’ouverture de l’axe tendu/relachťe de qualitťe vocale. La phrase ŤIl est sorti avant le jourŤ est prononcťee par un locuteur masculin avec une voix relachťee (en haut), et de plus en plus tendue (au milieu, puis en bas). Le quotient d’ouverture O_q estimťe selon 2 mťethodes diminue avec la tension de la voix.