Système Configuration Corpus test % MHV % Err. Mots

Q0-a 65k/BREF T 1,14 11,5 Q0-b 65k/BREF+BREF2 T 1,14 11,4 Q0-c 65k/BREF+BREF2/bc T 1,14 11,2 P0-a 20k/BREF80 T^0 2,47 10,9 P0-b 20k/BREF T^0 2,47 9,7

Table 1: Résultats officiels (en taux d’erreurs de mots) du LIMSI dans les catégories Q_0 et P_0, respectivement avec un lexique 65k ou 20k, sur le corpus de test T ou T^0. T est le corpus d’évaluation Aupelf (600 phrases) et T^0 un sous-ensemble de 300 phrases où le taux de mots hors vocabulaire (MHV) a été contrôlé. Les différentes configurations sont:

Q0-a : primaire (modèles acoustiques sur BREF/ML trigramme) Q0-b : modèles acoustiques sur un sur-ensemble de BREF (BREF+BREF2) Q0-c : modèle de langage interpolé trigramme/biclasse P0-a : primaire (modèles acoustiques sur un sous-ensemble de BREF : BREF80) P0-b : modèles acoustiques sur BREF.

Modèles MLA MLB MLC perplexité 437 283 162 % de mots corrects parmi les 5000 candidats 81,0 95,8 98,5 rang moyen du mot correct dans la liste 238 305 246 % de mots corrects au rang 1 16,5 13,1 14,9

Table 2: Résultats de la phase de validation du protocole d’évaluation des modèles de langage, fondé sur le jeu de Shannon. 3 modèles de langage (MLA, MLB et MLC), provenant de laboratoires différents ont participé à cette phase. Le but est de deviner un mot, étant donné le début de la phrase. Chaque participant a fourni une liste de 5000 candidats avec leur probabilité, ainsi que la perplexité estimé sur un corpus test.

Système % correct % précision Lab. A 97,1 93,0 Lab. B 94,9 94,4 Lab. C 97,7 97,3 Lab. D 98,4 97,8 Lab. E 99,2 98,7 Lab. F 99,2 98,8 Lab. G 99,3 99,0 LIMSI 99,6 99,5

Table 3: Résultats de l’évaluation des systèmes de conversion graphèmephonème sur un texte de 30 000 mots; 8 laboratoires ont participé, dont le LIMSI. Les résultats montrent le % de phonèmes corrects et la précision (prenant en compte les les ajouts).