Fig. 1 : Schéma fonctionnel du système CapRe.

Fig. 2 : Plate-forme expérimentale de CapRe. Fig. 4 : Echantillon d’images du corpus.

Fig. 3 : Exemples de directions du regard.

Phase 1 Phase 2 Phase 3 (pupilles) états (visage) (nez) total sans lunettes init. 1.1% 12.7% 24.5% 16% init.+adapt. 3.8% 22.5% 12.5% init.+adapt. 16.1% 7.7% +adapt. visage

Table 1 : Résultats de l’évaluation.