FIG. 1. Visualisation tridimensionnelle du champ de vecteurs ∇ × (ρ⃗v) de la condition initiale pour le tourbillon de Taylor-Green dans la boîte imperméable [0, π] × [0, π] × [0, π]. La direction du vecteur en chaque point est indiquée par l’orientation de bâtonnets.

FIG. 2. Ajustement du spectre de l’énergie cinétique incompressible en E^i_{kin}(k) = A(t)k�^{n(t)} sur l’intervalle 2 ≤ k ≤ 16 au temps t = 5.5 (avec A(5.5) = 0.08 et n(5.5) = 1.70).

FIG. 3. Même visualisation qu’en Fig. 1 mais au temps t = 8.