Fig.1:Diagramme de stabilité (Ra,Ras/Ra) a b Fig. 2: a) Régimes observables pour Pr=1, Le=0.1, = �0:2 en fonction du nombre de Ra pour un cylindre axisymétrique R/h=2; b) schéma pour les transitions

a b Fig. 3: a: Dépendance suivant Z de la phase. b: Phases à z=0 pour la température à Ra=2600.