Figure 1: Comparaison des solutions du modèle avec celle des équations de Navier-Stokes pour P r = 20 et Ra = 10^6. Profil horizontal à gauche, vertical à droite

Figure 2: Champs instantanés de température et de fluctuation de température dans le problème canonique pour P r = 6 et Ra = 610^6.

Figure 3: Champs instantanés de température et de fluctuation de température dans le problème couplé pour Ra = 10^9. Conditions aux limites périodiques sur les frontières haute et basse. Résolution spatiale (NI = NJ = 256).