Diagramme de stabilité (Ra,Ras/Ra)

Régimes observables pour ψ = �0.2 en fonction du Ra.

Historique temporel pour Ra=2600: agrandissement de l’enveloppe du signal

Iso-niveaux du rapport des amplitudes:

mode 3/mode 1 pour w symétrique

Visualisations de l’écoulement pour Ra=2600 durant une^1_2 periode: fonction de courant, écart à l’état conductif respectivement de la température θ et de la concentration γ (les lignes pointillées indiquent des valeurs négatives).