Figure 1: Résumé des branches de solutions pour un fluide pur (haut) et un liquide binaire (bas). Les régimes conductif, convectifs stationnaires et oscillants sont respectivement étiquetés COND, STA et OSC. Les états communs aux deux systèmes portent des noms identiques. Les transitions entre états dues aux variations de Ra sont indiquées par les flèches.

Fluide pur Liquide binaire Etat début fin début fin COND Fourche_{super} Hopf_{sous} OSC Noeud-col Homocline STA 1 Fourche_{super} Hétérocline Noeud-col Hopf_{sous} OSC 1 Hétérocline Noeud-col STA 2 Noeud-col Hopf_{super} Noeud-col Noeud-col OSC 2 Hopf_{super} ? Hopf_{sous} ?

Table 1: Récapitulatif des bifurcations marquant les naissances et disparitions des branches de solutions. Les indices_{super} et_{sous} précisent la nature super- ou sous-critique des bifurcations locales.

cflLIMSI-CNRS