(a) (b)

Fig. 1 – Solution à Ra = 2.3×10^5 (en partant de Ra = 2×10^5). (a) Evolution de la température en x = 0, 007 et z = 1, 5, 0, 15, 0, 06, de haut en bas. (b) Agrandi de (a), courbe du bas, autour de l’une des bouffées.

Fig. 2 – Solution à Ra = 2, 3 × 10^5: Evolution du champ instantané de température au cours d’une période : la figure la plus à gauche correspond à la phase quasi-stationnaire qui perdure sur environ 200 unités de temps. Les autres figures correspondent à la phase d’amplification des fluctuations, la séquence des 5 images de droite se répétant une dizaine de fois, avant que la solution ne se stabilise à nouveau.

Fig. 3 – Solutions du modèle EDO. (a) Trois variables sont représentées en fonction du temps, les deux courbes du haut correspondent au mode oscillant (Hopf) et la courbe du bas à un lent amortissement. (b) Agrandi de (a), courbe intermédiaire, montrant le détail d’une bouffée.