Mode 1 Mode 2 Mode 3 Figure 1 : Les 3 modes 2D oscillatoires les plus instables obtenus pour P r = 0.71 (perturbations de la température).

Figure 2 : Courbes neutres construites par continuation à partir des 3 modes 2D les plus instables et les pulsations correspondantes (P r = 0.71).

Figure 3 : Distribution spatiale (iso-surfaces de la température, P r = 0.71) des modes propres tri-dimensionnels oscillatoires.

Figure 4 : Courbe neutre du mode 3D stationnaire le plus instable (gauche) et sa distribution spatiale (droite) obtenues pour P r = 0.71.