Figure 1: Interaction onde de choc / tourbillon de Taylor : ombroscopie obtenue à un temps sans dimension t = 0.7 (à gauche) et distributions circonférencielle de pression obtenues sur un maillage fin (201x201), par différents schémas, comparées à la théorie de Ribner (à droite).

Figure 2: Tube à choc 2D : distributions de masse volumique le long de la paroi basse du tube obtenues à un temps t = 1, Re = 200 sur différents maillages (à gauche) et champ de vitesse et lignes de courant instantanés dans le coin bas droit du tube pour Re = 1000, t = 1, obtenus avec un schéma MCO3 sur un maillage (2000x1000), (à droite).

Figure 3: Tube à choc 2D : Isovaleurs de masse volumique obtenues à t = 1 pour Re = 200 (à gauche) sur un maillage (1000x500) et Re = 1000 (à droite) sur un maillage (2000x1000) grâce à un schéma TVD avec un limiteur de Van-Leer.