Figure 1: Illustration de la mesure du quotient d’ouverture O_q sur des signaux ťelectroglottographiques (EGG). En haut : le signal acoustique, au milieu le signal EGG et sa dťerivťee.

Oq =^{d1}_{d2}

Figure 2 : Mesures de O_q pour le mot Ş calmťe Ť chantťe ou criťe.

Figure 3 : Premiffiere phrase de l’Ave Maria de Gounod, chantťee par une basse ou une soprane.

Figure 4 : Spectre de la source estimťee par ^ltrage inverse du signal de parole et ^ltre d’ordre 2 modťelisant la source.

Figure 5 : analyse d’une voyelle ťemise de faÿcon relachťee ffia tendue, par mesure ťelectroglottographique et estimation spectrale par prťediction linťeaire.

cfl LIMSI-CNRS