Figure 1: Exemple d’architecture logicielle pour une application de la plate-forme EVI3d.

Figure 2: L’application “Mécanique des Fluides” de la plate-forme EVI3d (à partir de laquelle ont été réalisées les vues stéréoscopiques pour la visionneuse des voeux de l’an 2000 du LIMSI-CNRS).

Figure 3: L’application “Génome” en cours de portage sur la plate-forme EVI3d.