Figure 1: a/ Plate-forme expérimentale de CapRe b/ Chiffres affichés à l’écran pour le scénario

Figure 2: Echantillon d’images du corpus

Phase 1 2 3 - pupilles visage nez total lunettes État avec sans init. 1,25% 12,1% 17,9% 30% 10% init. + 4,8% 16,7% 29% 8,8% adapt.

Table 1 : Taux d’erreur de localisation des composantes.

Localisation Décision correcte erronée Acceptée 90,83 % 0,83 % Rejetée 5,09 % 3,25 %

Table 2 : Taux des décisions du système sur la

pertinence des localisations du nez.

Localisation Décision correcte erronée total Acceptée 68,31 % 5,3 % Rejetée 15,57 % 10,82 % avec Acceptée 57,27 % 10,67 % lunettes Rejetée 14,84 % 17,22 % sans Acceptée 75,51 % 1,81 % lunettes Rejetée 16,04 % 6,64 %

Table 3 : Taux des décisions du système sur la pertinence des localisations des yeux.

cflLIMSI-CNRS